NIS-1

Group Roster

(505) 66^{7-2701}

FAX 5-7395

M/S ^{D466}

Updated: 13 Oct 2000

http://roster.lanl.gov/NIS-1

Conference Rooms

sm1888 rm 111 5-2341 sm1887 rm 101 5-6583 Moon Room N125 5-4039

Labs

Cleanroom N120 7-1747 Assembly S104 7-1747 Danny’s S122 7-1747 Beamline W112 7-1747 Neutron S112 5-5653 sm1578 rm 107 7-2477

System Admin

Leo Dejan 5-9222 Lisa Yost 7-0307 Michael Carter 5-6529 Richard Espinosa 7-8885 Shirley Rutledge 5-1900

Facilities

fmu77-workrequest@lanl.gov

Pager Access No.

104- 5-9800

Legend

Group Leader Deputy Group Leader Grp Ofc Admin Office Staff UGS GRA Postdoc not NIS-1